IEEE_C64.PIC (C) 16.7.1999 Woll

GNDShield

18 ... 24

12D112D223D334D445D5136D6147D7158D8169FB5FB6FB7FB8FB9FB10FB11FB12B1B2B3B4B5B6B7B819101811171216131514141513161217PB0PB1PB2PB3PB4PB5PB6PB7EOI57DAV

6NRFD

75NDAC

84IFC93SRQ109ATN

118REN

172FB4FB1FB3FB214715616917818251226135194PA5PA4PA7PA6PC0PC1PA3PA2

EOIDAV

NRFD

NDAC

IFCSRQATN

RENU5: SN 75160 A

U4: SN 75161 A

IEEE 488

3PA12PA0TETEDC11101020PE1120R3R2R1120PC732EXROM

9R5PC429ROML

11891112413214563connector

U3: MOS 6525

11ROML

U1:2732

CEOED0...D7

A0...A10

D0...D7

RS0D0...D7

33...40

23A11A11L2732

2316

2422RS1RS2A0A1A218CS21RESI/O2

10RES

CR/W

5O2E/810919R/WRxPC3289EXROM

1110RxC64expansion port

allothers

EXROM,

additional cartridge slotallexcept

ROML

12133214*= 74LS08

6*= U6: MOS 7713 /

74LS04

(see Text !)

all= 3k32* Rx :

originally missing

IEEE-488 module C64 R4